Seleccionar un servidor o dominio para administrar

Deberá contar con privilegios de administrador o de operador de servidor y operador de cuenta para el dominio o servidor que seleccione para administrar.

Para seleccionar un dominio o servidor

1	En el menú Servidor, haga clic en Seleccionar dominio o servidor.

2	En el cuadro Dominio, escriba un nombre de dominio o de servidor. Si escribe un nombre de servidor, asegúrese de escribir delante dos barras inversas (\\).

O bien, en el cuadro Seleccionar dominio, seleccione un dominio o un servidor de la lista. Los dominios que aparecen en el cuadro de lista son los dominios en los que confía el dominio al que pertenece. Para ver los servidores de cualquier dominio, haga doble clic en el nombre del dominio.

3	Para desactivar el examen del dominio seleccionado, active la casilla de verificación Conexión a baja velocidad.

Si escribe un dominio nuevo, la casilla de verificación se desactivará. Si escribe un dominio seleccionado anteriormente, la marca de verificación aparecerá de nuevo.

Sugerencia

El examen a través de la red, especialmente a través de conexiones de Acceso remoto, puede disminuir considerablemente el rendimiento. La conexión a baja velocidad que seleccionó se conserva y almacena.


Comprobar los puertos de comunicaciones

En el menú Servidor, haga clic en Puertos de comunicaciones.

Haga clic en uno de los botones siguientes para obtener información sobre el cuadro de diálogo Puertos de comunicaciones:

 Servidor

 Puerto

 Usuario

 Iniciado

 Estado del puerto

 Desconectar usuario

 Enviar mensaje

 Enviar a todos

Vea también

Comprobar el estado del puerto

Desconectar usuarios

Enviar mensajes a todos los usuarios de un dominio

Enviar mensajes a todos los usuarios de un servidor

Enviar un mensaje a un usuario


Servidor

Muestra el nombre del servidor al que está conectado el equipo.


Puerto

Muestra cada puerto de comunicación serie (COM) configurado para RAS.


Usuario

El nombre del usuario conectado a cada puerto activo.


Iniciado

Muestra la fecha y hora de cada conexión.


Estado del puerto

Haga clic aquí para ver las estadísticas de un puerto determinado.


Desconectar usuario

Haga clic aquí para desconectar al usuario del puerto seleccionado.


Enviar mensaje

Haga clic aquí para enviar un mensaje al usuario del puerto seleccionado.


Enviar a todos

Haga clic aquí para enviar un mensaje a todos los usuarios del servidor o dominio.


Comprobar el estado del puerto

Para comprobar el estado de un puerto

1.	En el menú Servidor, haga clic en Puertos de comunicaciones.

2.	En la lista Puerto, seleccione el puerto cuyo estado desea comprobar y, después, haga clic en Estado del puerto.

Haga clic en uno de los botones siguientes para obtener información sobre el cuadro de diálogo Estado del puerto:

 Puerto	 Tiempo de espera

 Servidor	 Alineación

 Condición del módem	 Trama

 Condición de la línea	 Desbordamientos de hardware

 Velocidad del puerto (bps)	 Saturación del búfer

 Llegada	 Estación de trabajo remota

 Salientes	 Restablecer

 CRC	 Estadísticas del puerto

Vea también

Condición del hardware

Condición de la línea


Puerto

El puerto COM utilizado por la conexión activa.


Servidor

El nombre del servidor activo.


Condición del módem

Si el valor no es Normal, significa que ha ocurrido un fallo de hardware y que el módem o el puerto serie podría estar dañado.


Condición de la línea

Le ayuda a determinar si algún usuario no autorizado está tratando de tener acceso a su red.


Velocidad del puerto (bps)

La velocidad en bits por segundo (bps) a la que se está transmitiendo la información entre el puerto y el módem.


Llegada

Bytes de entrada

El número total de bytes recibidos sobre esta conexión. Representa el número de bytes después de haberlos descomprimido.

Tramas de entrada

El número de tramas lógicas de red recibidas del cliente. El formato de la trama depende del protocolo que se esté empleando en la red. El máximo tamaño de una trama es 1514 bytes. Las aplicaciones cliente-servidor bien diseñadas transmiten un número pequeño de tramas llenas o casi llenas. Si observa un número grande de tramas pequeñas, es posible que la aplicación que está ejecutando no se haya diseñado para ejecutarse de una manera eficiente a través de vínculos lentos.

Compresión de entrada

La tasa de compresión lograda en los datos recibidos (cuanto más alta mejor). Por ejemplo, si 400 bytes de entrada se descomprimen en 1.000 bytes, la razón de compresión es 60 por ciento. Este valor se refiere únicamente a la compresión de software. La tasa de compresión depende de la cantidad de redundancia en los datos recibidos. Por ejemplo, el texto y los mapas de bits logran buena compresión, pero con los archivos ejecutables y los datos previamente comprimidos no es muy buena.

En este número se incluyen las conexiones que emplean la compresión de encabezados VJ del protocolo IP (si está activa). Esta entrada puede ser distinta de cero incluso cuando esté seleccionada la opción Desactivar la compresión del software (que sólo se aplica a datos, no a encabezados).

Nota:	En algunas tramas, como por ejemplo los datagramas de difusión múltiple o las tramas muy pequeñas, no se intenta la compresión de software. Este tipo de tramas no se incluyen en el cálculo de compresión.


Salientes

Bytes de salida

El número total de bytes enviados sobre esta conexión. Representa el número de bytes después de haberlos descomprimido.

Tramas de salida

El número de tramas lógicas de red enviadas al cliente. El formato de la trama depende del protocolo que se esté empleando en la red. El tamaño máximo de una trama es 1514 bytes. Las aplicaciones cliente-servidor bien diseñadas transmiten un número pequeño de tramas llenas o casi llenas. Si observa un número grande de tramas pequeñas, es posible que la aplicación que está ejecutando no se haya diseñado para ejecutarse de una manera eficiente a través de vínculos lentos.

Compresión de salida

La tasa de compresión lograda en los datos transmitidos (cuanto más alta mejor). Por ejemplo, si 1.000 bytes se comprimen en 400 bytes antes de la transmisión, la tasa de compresión es 60 por ciento. Este valor se refiere únicamente a la compresión de software. La razón de compresión depende de la cantidad de redundancia en los datos transmitidos. Por ejemplo, el texto y los mapas de bits logran buena compresión, pero con los archivos ejecutables y los datos previamente comprimidos no es muy buena.

En este número se incluyen las conexiones que emplean la compresión de encabezados VJ del protocolo IP (si está activa). Esta entrada puede ser distinta de cero incluso cuando esté seleccionada la opción Desactivar la compresión del software (que sólo se aplica a datos, no a encabezados).

Nota:	En algunas tramas, como por ejemplo los datagramas de difusión múltiple o las tramas muy pequeñas, no se intenta la compresión de software. Este tipo de tramas no se incluyen en el cálculo de compresión.


CRC

Errores causados por el fallo de una comprobación de redundancia cíclica (CRC). Un error de CRC indica que uno o más caracteres del paquete de datos se recibió ilegible del servidor.


Tiempo de espera

Una condición en la que un carácter esperado no se recibe a tiempo. Cuando ocurre esta condición, el software supone que los datos se han perdido y solicita su reenvío.


Alineación

Una condición en la que se recibe un carácter que no es el esperado. Los errores de alineación generalmente ocurren cuando se pierde un carácter o cuando ocurre un error de tiempo de espera.


Trama

Un error en el que un carácter asíncrono se recibe con un bit de parada o de inicio no válido. Si este error ocurre cuando el equipo no es capaz de establecer una conexión de acceso remoto, puede que la velocidad (bps) de equipo a módem (DCE a DTE) sea incorrecta. Este problema sugiere que la configuración del módem para acceso remoto no sea la correcta para el módem que está usando. El problema posiblemente se mejore cambiando la velocidad en bps o la configuración de control de flujo del hardware. Póngase en contacto con el administrador de su sistema si este error ocurre de forma continua y no puede conectarse a través de RAS.


Estación de trabajo remota

El nombre o la dirección de red del cliente remoto conectado a este puerto.


Desbordamiento de hardware

El número de veces que el equipo emisor ha transmitido caracteres más rápido de lo que le es posible procesarlos al equipo receptor al nivel de hardware. Si este problema persiste, reduzca la velocidad en bps.


Saturación del búfer

El número de veces que el equipo emisor ha transmitido caracteres más rápido de lo que le es posible procesarlos al equipo receptor al nivel de software. Si persiste este problema, reduzca la velocidad en bps o disminuya la carga del CPU en el equipo.


Restablecer

Restablece a cero las estadísticas para esta conexión.


Comprobar el estado del puerto predeterminado

Para comprobar el estado de un puerto

1	En el menú Servidor, haga clic en Puertos de comunicaciones.

2	En la lista Puerto, haga doble clic en el puerto cuyo estado desea comprobar.

Haga clic en uno de los siguientes botones para obtener información sobre el cuadro de diálogo Estado del puerto:

 Puerto	 Bytes recibidos

 Servidor	 CRC

 Condición del módem	 Tiempo de espera

 Condición de la línea	 Trama

 Velocidad del puerto (bps)	 Exceso de datos

 Bytes transmitidos	 Restablecer

Vea también

Condición de la línea

Condición del hardware


Puerto

El puerto COM utilizado por la conexión activa.


Servidor

El nombre del servidor activo.


Condición del módem

Si el valor no es Normal, significa que ha ocurrido un fallo de hardware y que el módem o el puerto serie podría estar dañado.


Condición de la línea

Le ayuda a determinar si algún usuario no autorizado está tratando de tener acceso a su red.


Velocidad del puerto (bps)

Indica la velocidad en bits por segundo (bps) a la que se está transmitiendo la información entre el puerto y el módem.


Bytes transmitidos

El número de caracteres enviados desde el servidor de RAS al cliente de Acceso telefónico a redes desde que se estableció la conexión o desde que hizo clic en Restablecer.


Bytes recibidos

El número de caracteres enviados desde el cliente de Acceso telefónico a redes al servidor de RAS desde que se estableció la conexión o desde que hizo clic en Restablecer.


CRC

Errores causados por el fallo de una comprobación de redundancia cíclica (CRC). Un error de CRC indica que uno o más caracteres del paquete de datos se recibió ilegible del servidor.


Tiempo de espera

Una condición en la que un carácter esperado no se recibe a tiempo. Cuando ocurre esta condición, el software supone que los datos se han perdido y solicita su reenvío.


Trama

Un error en el que un carácter asíncrono se recibe con un bit de parada o de inicio no válido. Si este error ocurre cuando el equipo no es capaz de establecer una conexión de acceso remoto, puede que la velocidad (bps) de equipo a módem (DCE a DTE) sea incorrecta. Este problema sugiere que la configuración del módem para acceso remoto no sea la correcta para el módem que está usando. El problema posiblemente se mejore cambiando la velocidad en bps o la configuración de control de flujo del hardware. Póngase en contacto con el administrador de su sistema si este error ocurre de forma continua y no puede conectarse a través de RAS.


Exceso de datos

El número de veces que el equipo emisor ha transmitido caracteres más rápido de lo que le es posible procesarlos al equipo receptor al nivel de hardware. Si persiste este problema, reduzca la velocidad en bps.


Condición del hardware

Si el valor del cuadro de diálogo Estado del puerto no es Normal, significa que ha ocurrido un fallo de hardware y que el módem o el puerto serie podría estar dañado. En la tabla siguiente se muestran los valores posibles para este campo:

Valor	Significado
Normal	No se ha detectado ningún error en el módem. El módem está funcionando con normalidad.
El módem no responde	El módem no está respondiendo. Asegúrese de que el módem esté encendido y de que esté conectado correctamente al puerto serie.
Fallo del hardware	Ha ocurrido un error desconocido. Puede que el módem o el puerto serie estén dañados.
Respuesta incorrecta del módem	El módem ha respondido con un error desconocido. Puede que esté usando un módem que no es compatible con RAS o que su archivo de configuración del módem esté dañado. Póngase en contacto con el administrador del sistema para asegurarse de que su módem es compatible con RAS. Si está usando un módem compatible, vuelva a instalar el software de acceso remoto.
Error interno	Ha ocurrido un error interno de software. Reinicie RAS o reinicie su equipo.


Condición de la línea

El valor del cuadro de diálogo Estado del puerto le ayuda a determinar si un usuario no autorizado está tratando de tener acceso a su red. En la tabla siguiente se muestran los valores posibles para este campo:

Valor	Significado
Esperando por la llamada	RAS ha activado el modo Escuchar del módem y está esperando llamadas de entrada. El módem está funcionando normalmente.
Conectado, autentificando el usuario	Se ha establecido una conexión telefónica. Es posible que el usuario esté esperando que el servidor de RAS lo autentifique o que esté inactivo. Si obtiene esta condición seguida por la etapa Esperando por la llamada, entonces significa que el usuario no pudo suministrar un nombre de usuario, contraseña o nombre de dominio correctos. Si frecuentemente se encuentra en esta etapa seguida de la etapa de espera de llamada, es posible que un usuario no autorizado esté tratando de tener acceso a su red.
Conectado, usuario autentificado	Se ha establecido una conexión telefónica y el usuario ha escrito un nombre de usuario y una contraseña correctos. Si el usuario cuenta con permiso de devolver llamada y ha solicitado este servicio, la etapa de devolución de llamada se iniciará después de la conexión. Si después de la etapa de devolución de llamada sigue una etapa de espera de llamada, entonces significa que el servidor no pudo localizar al usuario en el número especificado. Es posible que el usuario haya proporcionado un número para devolución de llamada incorrecto (en el caso de devolución de llamada establecida al llamar), o bien, es posible que alguien esté intentando obtener acceso no autorizado a su red (en el caso de que esté configurada para devolver la llamada).
Devolviendo la llamada	El servidor de RAS ha determinado que el usuario tiene una cuenta de usuario de Windows NT que sí es válida, permiso de RAS y permiso de devolución de llamada. Indica que el servidor de RAS está devolviendo la llamada al usuario.
Línea fuera de uso	El módem o el puerto serie no está funcionando. Asegúrese de que su módem esté encendido y de que esté conectado correctamente al puerto serie.


Estado del puerto ISDN (RDSI)

El cuadro de diálogo Estado del puerto muestra información acerca de una conexión ISDN (RDSI). Use esta información para solucionar errores.

Haga clic en uno de los siguientes botones para obtener información sobre el cuadro de diálogo Estado del puerto:

 Puerto

 Servidor

 Condición del hardware

 Condición de la línea

 Velocidad del puerto (bps)

 Canales en uso

 Llegada

 Salientes

 Restablecer


Puerto

El puerto ISDN (RDSI) utilizado por la conexión activa.


Servidor

El nombre del servidor al que está conectado su equipo.


Condición del hardware

Si el valor del cuadro de diálogo Estado del puerto no es Normal, significa que ha ocurrido un fallo de hardware y que el módem o el puerto serie podría estar dañado. Para obtener los detalles, vea Condición del hardware.


Condición de la línea

Le ayuda a determinar si algún usuario no autorizado está tratando de tener acceso a su red. Para obtener detalles, vea Condición de la línea.


Velocidad del puerto (bps)

Indica la velocidad en bits por segundo (bps) a la que se está transmitiendo la información en la línea.


Canales en uso

El número de canales en uso por esta conexión.


Llegada

Bytes

El número de caracteres enviados desde el cliente de Acceso telefónico a redes al servidor de RAS desde que se estableció la conexión o desde que hizo clic en Restablecer.

Tramas

El número de tramas lógicas de red recibidas del cliente de Acceso telefónico a redes. El formato de la trama depende del protocolo que se esté empleando en la red. El máximo tamaño de una trama es 1514 bytes. Las aplicaciones cliente-servidor bien diseñadas transmiten un número pequeño de tramas llenas o casi llenas. Si observa un número grande de tramas pequeñas, es posible que la aplicación que está ejecutando no fue diseñada para ejecutarse de una manera eficiente a través de vínculos lentos.


Salientes

Bytes

El número de caracteres enviados desde el servidor de RAS al cliente de Acceso telefónico a redes desde que se estableció la conexión o desde que hizo clic en Restablecer.

Tramas

El número de tramas lógicas de red enviadas desde el servidor de RAS. El formato de la trama depende del protocolo que se esté empleando en la red. El máximo tamaño de una trama es 1514 bytes. Las aplicaciones cliente-servidor bien diseñadas transmiten un número pequeño de tramas llenas o casi llenas. Si observa un número grande de tramas pequeñas, es posible que la aplicación que está ejecutando no fue diseñada para ejecutarse de una manera eficiente a través de vínculos lentos.


Estado del puerto X.25

Para comprobar el estado del puerto

1	En el menú Servidor, haga clic en Puertos de comunicaciones.

2	En la lista Puerto, seleccione el puerto cuyo estado desea comprobar.

3	Haga clic en Estado del puerto.

Haga clic en uno de los siguientes botones para obtener información sobre el cuadro de diálogo Estado del puerto:

 Puerto	 Tiempo de espera

 Servidor	 Alineación

 Condición del módem	 Trama

 Condición de la línea	 Desbordamiento de hardware

 Velocidad del puerto (bps)	 Saturación del búfer

 Llegada	 Estación de trabajo remota

 Salientes	 Restablecer

 CRC


Pausar el Servicio de acceso remoto

Al interrumpir el Servicio de acceso remoto se bloquean las nuevas llamadas de entrada. Las conexiones existentes permanecen intactas.

Para interrumpir Acceso remoto

1	En el cuadro de diálogo Administrador de Acceso remoto, seleccione el servidor que desee interrumpir.

2	En el menú Servidor, haga clic en Pausar Servicio de acceso remoto.

En la pantalla principal, la condición del servidor que seleccionó cambia de Ejecutando a Interrumpido.

Vea también

Continuar el Servicio de Acceso remoto


Continuar el Servicio de Acceso remoto

Al continuar RAS se reanuda la aceptación de nuevas llamadas de entrada.

Para continuar Acceso remoto

1	En el cuadro de diálogo Administrador de Acceso remoto, seleccione el servidor detenido que desea continuar.

2	En el menú Servidor, haga clic en Continuar Servicio de acceso remoto.

En la pantalla principal la condición del servidor que seleccionó cambia de Interrumpido a Ejecutando.

Vea también

Pausar el Servicio de acceso remoto


Detener Acceso remoto con usuarios activos

Para detener Acceso remoto

1	Detenga el Servicio de acceso remoto para bloquear las llamadas entrantes nuevas.

2	Envíe un mensaje a todos los usuarios conectados para informarles de que está a punto de detener RAS y que deberían guardar sus datos y desconectarse de la red LAN.

3	En el cuadro de diálogo Administrador de Acceso remoto, seleccione el servidor en el que desea detener el Servicio de acceso remoto.

4	En el menú Servidor, haga clic en Detener Servicio de acceso remoto.

Aparecerá una lista de usuarios conectados. Esta lista se actualiza cada cinco segundos.

5	Observe la lista y espere a que todos los usuarios se desconecten.

6	Cuando estén desconectados todos los usuarios, haga clic en Sí.

Para salir del cuadro de diálogo sin desconectar a ningún usuario o detener el servicio, haga clic en No.

Nota:	Detener el Servicio de acceso remoto puede hacer que los usuarios conectados pierdan datos valiosos. Por tanto, es esencial que se asegure primero de que todos los usuarios estén desconectados.

Vea también

Detener Acceso remoto sin usuarios activos

Iniciar el Servicio de acceso remoto

Pausar el Servicio de acceso remoto


Detener Acceso remoto sin usuarios activos

Para detener Acceso remoto

1	En el menú Servidor, haga clic en Detener Servicio de acceso remoto.

2	Haga clic en Sí.

O bien, para salir del cuadro de diálogo sin detener el servicio, haga clic en No.

Vea también

Iniciar el Servicio de acceso remoto


Iniciar el Servicio de acceso remoto

En el menú Servidor, haga clic en Iniciar Servicio de acceso remoto.

Cuadro de diálogo Iniciar Servicio de acceso remoto

Escriba el nombre del servidor en el que desea iniciar el Servicio de acceso remoto.

Vea también

Detener Acceso remoto con usuarios activos


Establecer permisos de Acceso remoto

En el procedimiento siguiente se supone que el usuario tiene una cuenta para el dominio o servidor del enfoque. Para obtener información acerca de cómo establecer cuentas de usuario, consulte la Guía de conceptos y diseño de Microsoft Windows NT Server.

Para otorgar o revocar permisos de llamada

En el menú Usuarios, haga clic en Permisos.

Haga clic en uno de los siguientes botones para obtener información sobre el cuadro de diálogo Permisos de Acceso remoto:

 Usuarios

 Conceder permisos de llamada al usuario

 Devolver la llamada

 Conceder todos

 Revocar todos

Si el enfoque está en un dominio o en un grupo de servidores, entonces está estableciendo un permiso que abarca todo el dominio. Si el enfoque se encuentra en una estación de trabajo, entonces está estableciendo privilegios sólo para esa estación de trabajo.

Nota:	No asigne permiso para devolver la llamada a los usuarios que se conectan a la red a través de un interruptor.

Vea también

Establecer permiso para devolver la llamada

Permiso a través de una conexión a baja velocidad


Usuarios

Muestra una lista de cuentas de usuario para el servidor seleccionado.


Conceder permisos de llamada al usuario

Active esta casilla de verificación para otorgar permiso al usuario seleccionado en la lista Usuarios.

Haga clic para desactivar esta casilla de verificación y revocar el permiso del usuario seleccionado en la lista Usuarios.


Conceder todos

Otorga permisos a todos los nombres de cuenta de la lista Usuarios.


Revocar todos

Revoca permisos de todos los nombres de cuenta de usuario de la lista Usuarios.


Devolver la llamada

No devolver la llamada

Seleccione esta opción para desactivar la devolución de llamada para una cuenta de usuario. Esta es la configuración predeterminada.

Establecer por llamador

Seleccione esta opción para pedir un número al usuario.

Preestablecido a

Seleccione esta opción para llamar al usuario a un número de teléfono predeterminado. Escriba dicho número en el cuadro de texto. El servidor devolverá la llamada al usuario sólo a este número.


Permiso a través de una conexión a baja velocidad

Puesto que se tarda mucho tiempo en buscar usuarios y sus permisos a través de una conexión remota, a menudo es mejor que la característica de examinar esté desactivada de manera predeterminada.

Para desactivar la característica de examinar

En el menú Opciones, haga clic en Conexión a baja velocidad a menos que ya esté activada.

Para otorgar o revocar permisos de llamada

En el menú Usuarios, haga clic en Permisos.

Haga clic en uno de los siguientes botones para obtener información sobre el cuadro de diálogo Permisos de Acceso remoto – Modalidad de baja velocidad:

 Usuario

 Conceder permisos de llamada al usuario

 Devolver la llamada

Vea también

Establecer permisos de Acceso remoto


Usuario

Escriba el nombre de usuario de la persona a quien está otorgando permiso o a quien desee revocar el permiso. Haga clic en Buscar para buscar los permisos para el nombre de usuario en el cuadro Usuario.


Conceder permisos de llamada al usuario

Active esta casilla de verificación para otorgar permiso al usuario en el cuadro Usuario.

Desactive est casilla de verificación para revocar el permiso del usuario en el cuadro Usuario.


Restringir el acceso a la red

El procedimiento siguiente permite a los usuarios con autorización para llamar tener acceso al servidor de RAS pero no a la red.

1	En el servidor de RAS, haga doble clic en el icono Red del Panel de control.

2	En la ficha Servicios, haga clic en Servicio de acceso remoto y, después, haga clic en Propiedades.

3	En el cuadro de diálogo Instalación de Acceso remoto, haga clic en Red.

4	Haga clic en Configurar junto a los protocolos que esté utilizando.

5	Seleccione Sólo este equipo para restringir a los usuarios al servidor de RAS.

6	Haga clic en Aceptar.

7	En el cuadro de diálogo Instalación de Acceso remoto, haga clic en Continuar.

8	Para que la nueva configuración surta efecto, haga clic en Sí para reiniciar el servidor de RAS.

Nota:	Para impedir que los usuarios cambien esta configuración a toda la red, no le otorgue privilegio de administrador. Sólo los administradores pueden cambiar esta configuración.


Establecer permiso para devolver la llamada

Si un usuario tiene permiso para devolver la llamada, el servidor cuelga la línea después del proceso de autentificación y devuelve la llamada al usuario. Hay dos tipos de permisos de devolución de llamada que pueden asignarse:

Tipo de permiso para devolución de llamada	Descripción
Establecido por llamador	El servidor pide al usuario que escriba un número para devolver la llamada.
Preestablecido a	El servidor devuelve la llamada al usuario a un número predeterminado especificado por el administrador del sistema. Este tipo de devolución de llamada ofrece seguridad adicional asegurando que el usuario está llamando desde una ubicación conocida.

Para establecer permiso para devolver la llamada

1	En el menú Usuarios, haga clic en Permisos.

2	En el cuadro Devolver la llamada, haga clic en el tipo de permiso para devolver la llamada que desee otorgar: No devolver la llamada, Establecido por llamador o Preestablecido a.

3	Si hace clic en Preestablecido a, escriba el número de teléfono del usuario en el cuadro Preestablecido a.

Nota:	No asigne permiso de devolución de llamada a los usuarios que se conectan a la red a través de interruptores.

Vea también

Establecer permisos de Acceso remoto

Permiso a través de una conexión a baja velocidad


Ver los usuarios activos

Si establece el enfoque a un dominio específico, entonces se muestran los usuarios que se han conectado a la red a través de los servidores de RAS de ese dominio. Si establece el enfoque a un servidor, entonces se muestran todos los usuarios que se han conectado a la red a través de ese servidor.

Para ver todos los usuarios activos

En el menú Usuarios, haga clic en Usuarios activos.

Haga clic en uno de los siguientes botones para obtener información sobre el cuadro de diálogo Usuarios de Acceso remoto:

 Usuario

 Servidor

 Iniciado

 Cuenta de usuario

 Desconectar usuario

 Enviar mensaje

 Enviar a todos

Vea también

Seleccionar un servidor o dominio para administrar

Ver detalles acerca de los usuarios activos


Usuario

Esta columna muestra el nombre de usuario del dominio de los usuarios conectados actualmente al servidor.


Servidor

Esta columna muestra el nombre del servidor al que está conectado cada usuario.


Iniciado

Esta columna muestra la hora de inicio de cada conexión.


Cuenta de usuario

Muestra detalles acerca de la cuenta del usuario seleccionado.


Desconectar usuario

Interrumpe la conexión del usuario seleccionado.


Enviar mensaje

Envía un mensaje al usuario seleccionado.


Enviar a todos

Envía un mensaje a todos los usuarios activos.


Ver detalles acerca de los usuarios activos

Para ver detalles acerca de una cuenta de usuario activa

1	En el menú Usuarios, haga clic en Usuarios activos.

2	En el cuadro de diálogo Usuarios de Acceso remoto, seleccione el nombre de usuario de la cuenta que desee ver.

3	Haga clic en Cuenta de usuario.

Haga clic en uno de los siguientes botones para ver información sobre el cuadro de diálogo Cuenta de usuario:

Nombre del usuario y Nombre completo

Último cambio de contraseña y La contraseña caduca

Nivel de privilegio

Privilegio de devolución de llamada y Número donde devolver la llamada

Vea también

Ver los usuarios activos


Nombre del usuario y Nombre completo

Muestra el nombre del usuario y el nombre completo de la cuenta que está viendo. Para cambiar estos campos, use el Panel de control. Para obtener más información al respecto, consulte la Guía de conceptos y diseño de Microsoft Windows NT Server.


Último cambio de contraseña y La contraseña caduca

Muestra la fecha y hora del último cambio de contraseña y muestra el intervalo establecido entre los cambios requeridos. Para cambiar los valores para estos campos, use el Panel de control. Para obtener más información al respecto, consulte la Guía de conceptos y diseño de Microsoft Windows NT Server.


Nivel de privilegio

Muestra el nivel de privilegio de la cuenta de usuario. Para cambiar este campo, use el Panel de control. Para obtener más información al respecto, consulte la Guía de conceptos y diseño de Microsoft Windows NT Server.


Privilegio de devolución de llamada y Número donde devolver la llamada

Muestra el privilegio de devolución de llamada y el número al que devuelve la llamada el servidor si el privilegio está configurado como Preestablecido a. Para cambiar los valores de estos campos, vaya al cuadro de diálogo Permisos de Acceso remoto.

Vea también

Establecer permiso para devolver la llamada


Enviar un mensaje a un usuario

Para enviar un mensaje a un usuario conectado a un servidor determinado

1	En el cuadro de diálogo Administrador de Acceso remoto, seleccione el servidor apropiado.

2	En el menú Servidor, haga clic en Puertos de comunicaciones.

3	En el cuadro Usuario, seleccione el usuario y haga clic en Enviar mensaje.

El cuadro de diálogo Enviar mensaje mostrará el nombre del usuario al que va a enviar el mensaje.

4	Escriba el mensaje en el cuadro.

Nota:	Presione CTRL+ENTRAR para moverse a cada línea. El presionar únicamente ENTRAR envía el mensaje.


Enviar mensajes a todos los usuarios de un servidor

Para enviar un mensaje a todos los usuarios conectados a un servidor determinado

1	En el cuadro de diálogo Administrador de Acceso remoto, seleccione el servidor apropiado.

2	En el menú Servidor, haga clic en Puertos de comunicaciones.

3	En el cuadro de diálogo Puertos de comunicaciones, haga clic en Enviar a todos.

El cuadro de diálogo Enviar mensaje muestra el nombre del servidor al que se va a enviar el mensaje.

4	Escriba el mensaje en el cuadro.

Nota:	Presione CTRL+ENTRAR para moverse a cada línea. El presionar únicamente ENTRAR envía el mensaje.


Enviar mensajes a todos los usuarios de un dominio

Para enviar un mensaje a todos los usuarios conectados a un dominio determinado

1	En el cuadro de diálogo Administrador de Acceso remoto, seleccione el dominio apropiado.

2	En el menú Usuarios, haga clic en Usuarios activos.

3	En el cuadro de diálogo Usuarios de Acceso remoto, haga clic en Enviar a todos.

El cuadro de diálogo Enviar mensaje muestra el nombre del dominio al que se va a enviar el mensaje.

4	Escriba el mensaje en el cuadro.

Nota:	Presione CTRL+ENTRAR para moverse a cada línea. El presionar únicamente ENTRAR envía el mensaje.

Vea también

Seleccionar un servidor o dominio para administrar


Desconectar usuarios

Para desconectar a un usuario

1.	En el menú Usuarios, haga clic en Usuarios activos.

2.	En el cuadro de diálogo Usuarios de Acceso remoto, seleccione el nombre de cuenta del usuario al que desea desconectar.

3.	Haga clic en Desconectar usuario.

El cuadro de diálogo Desconectar usuario muestra el nombre de cuenta del usuario al que se desconectará cuando haga clic en Aceptar.

4	Para desconectar al usuario y revocar los permisos de acceso remoto del mismo a la vez, active la casilla de verificación Revocar permiso de Acceso remoto.

5	Para desconectar la línea de una conexión de múltiples vínculos, active la casilla de verificación Desconectar sólo este vínculo y, después, haga clic en Aceptar.


Desconectar usuario

El cuadro de diálogo Desconectar usuario muestra el nombre de cuenta del usuario que se desconectará cuando haga clic en Aceptar.

Active la casilla de verificación Revocar permiso de Acceso remoto para desconectar al usuario y revocar simultáneamente su permiso de Acceso remoto.

O bien, para desconectar al usuario sin revocar su permiso de Acceso remoto, haga clic para desactivar esta casilla de verificación y, después, haga clic en Aceptar.

Active la casilla de verificación Desconectar sólo este vínculo para desconectar esta línea de una conexión de múltiples vínculos.

O bien, para desconectar a todos los usuarios cuyo nombre se muestra, haga clic para desactivar esta casilla de verificación.


Solucionar problemas

Compatibilidad con versiones anteriores

Para ofrecer compatibilidad con versiones anteriores, los servidores de RAS versión 1.1 o anterior deben contener la siguiente configuración mínima. Si los servidores de versiones anteriores de RAS no tienen esta configuración mínima, en las estaciones de trabajo basadas en Windows NT aparecerá el siguiente mensaje de error al marcar: "La tabla de nombres del servidor está llena".

Archivo LANMAN.INI

[remoteaccess]

MaxNames=8	;Para nombres NetBIOS adicionales

;en estaciones de trabajo de Windows NT.

remotelisten=all	;Activa las cualidades homólogas

;de las estaciones de trabajo de Windows NT

;a través del servidor de RAS.

Archivo PROTOCOL.INI

[netbeui_xif]

sessions=160

ncbs=180

name=160

[tcpip_xif]

nbsessions=100

;numnames=85	;Al escribir la línea numnames

;como comentario, deja a la pila de TCP/IP

;suponer el valor máximo posible.


Red X.25

Una red X.25 transmite datos con un protocolo de conmutación de paquetes, evitando las líneas de teléfono ruidosas. Es posible tener acceso a una red X.25 de dos maneras:

Método de acceso	Servidor / Cliente
PAD asíncronos	Cliente (Windows NT Workstation)
Conexión directa	Servidor (Windows NT Workstation y Windows NT Server) y cliente (Windows NT Workstation)
Configuraciones

RAS ofrece las siguientes configuraciones de X.25:

Cliente

PAD de marcado

Conexión directa a través de la tarjeta inteligente X.25

Servidor

Conexión directa a través de la tarjeta inteligente X.25


Información general sobre ISDN (RDSI)

La Red digital de servicios integrados (ISDN o RDSI) ofrece velocidades de comunicación mucho más rápidas que una línea de teléfono. La línea de teléfono se comunica a 9600 bits por segundo (bps), mientras que ISDN (RDSI) se comunica a velocidades de 64 ó 128 KB por segundo. Las empresas que requieren este tipo de velocidad generalmente cuentan con una gran fuerza de trabajo o requieren de la capacidad de realizar tareas administrativas desde una ubicación remota, como por ejemplo, instalar software en estaciones de trabajo ubicadas fuera del recinto.

RAS considera ISDN (RDSI) como una combinación de lo siguiente:

Puerto serie

Tarjeta ISDN (RDSI) conectada al puerto

Vea también

Instalación de una tarjeta ISDN (RDSI)


Instalación de una tarjeta ISDN (RDSI)

Una línea ISDN (RDSI) cuenta con dos canales B y un canal D. Cada canal B transmite datos a 64 Kb por segundo. El canal D sirve para enviar señales y transmitir datos a 16 Kb por segundo.

Instale tarjetas ISDN (RDSI) en el servidor y en cada cliente. (Para obtener las instrucciones, consulte la documentación de la tarjeta.) Después, configure cada canal B para que actúe como un puerto, o bien, configure todos los canales B para que actúen como un único puerto.

Si en su empresa hay muchas personas que llaman al servidor de RAS, configure cada canal para que opere como un puerto. Esta configuración es la que permite el mayor número de llamadas de entrada.

Sin embargo, si su negocio tiene muy pocas personas que llaman, pero necesita más velocidad de transmisión de datos, configure ambos canales para que actúen como un único puerto. Con esta configuración, la velocidad de la línea aumenta a 128 Kb por segundo. Si tiene más de una tarjeta instalada, podría combinar los canales en cada tarjeta y obtener una velocidad de transmisión aún más rápida.

Para configurar la tarjeta ISDN (RDSI) para que funcione con clientes de RAS, vea la Ayuda en pantalla de Acceso telefónico a redes.


No se puede encontrar el controlador principal de dominio para el dominio que seleccionó.

Razones posibles

Ya no se está ejecutando el controlador principal de dominio.

Hay una interrupción en la conexión de la red entre este equipo y el controlador principal de dominio.

Su cable de red Ethernet no tiene una terminación correcta.

Acciones recomendadas

Reinicie el controlador principal de dominio o promueva un controlador de reserva a controlador principal de dominio. Para obtener más detalles acerca de cómo promover los controladores de reserva, consulte la documentación de Windows NT Server.

Compruebe las conexiones y el cableado de su red.

Compruebe el cableado de su red para asegurarse de que el segmento de Ethernet tenga el tipo de terminación correcto.


No se puede obtener información detallada del servidor de Acceso remoto especificado.

Razones posibles

El servidor ya no se está ejecutando.

El servidor se está ejecutando, pero el Servicio de acceso remoto ya no se está ejecutando en ese servidor.

Hay una interrupción en la conexión de la red entre este equipo y el servidor de RAS especificado.

Su cable de red Ethernet no cuenta con el tipo de terminación correcto.

Acciones recomendadas

Reinicie el servidor.

Reinicie el Servicio de acceso remoto. Compruebe los registros de errores y de auditoría para determinar por qué se interrumpió Acceso remoto en ese servidor.

Compruebe las conexiones y el cableado de su red.

Compruebe el cableado de su red para asegurarse de que el segmento de Ethernet tenga el tipo de terminación correcto.


No se pueden encontrar servidores de Acceso remoto en la red

Razones posibles

Escribió incorrectamente el nombre del dominio o del servidor.

Los servidores de RAS del dominio que seleccionó no se están ejecutando.

Los servidores están ejecutándose, pero el Servicio de acceso remoto no se está ejecutando en ninguno de ellos.

Hay una interrupción en la conexión de la red. Compruebe las conexiones y el cableado de su red.

Su cable de red Ethernet no tiene el tipo de terminación correcto.

Acciones recomendadas

Compruebe la ortografía. Los nombres de servidor comienzan con dos barras inversas (\\).

Reinicie el o los servidores.

Reinicie el Servicio de acceso remoto en sus servidores. Compruebe los registros de errores y de auditoría para determinar por qué se interrumpió el Servicio de acceso remoto en ese servidor.

Compruebe las conexiones y el cableado de su red.

Compruebe el cableado de su red para asegurarse de que el segmento de Ethernet tenga el tipo de terminación correcto.


No se puede escribir información de seguridad del usuario en la base de datos maestra de cuentas de usuario para el dominio o
No se puede escribir información de seguridad del usuario en la base de datos maestra de cuentas de usuario para el dominio o servidor que seleccionó.

Razones posibles

El controlador principal de dominio ya no está ejecutándose.

La cuenta de usuario ya no existe en la copia maestra del subsistema de cuentas de usuario.

Existe una interrupción en la red entre este equipo y el controlador principal de dominio.

Su cable de red Ethernet no cuenta con el tipo de terminación correcto.

Nota:	Si se enfoca en un dominio o servidor que está participando en la seguridad de dominio, entonces la información de seguridad de usuario se escribe en el controlador principal de dominio. Si se enfoca en un único servidor, la información de seguridad se escribe en el subsistema de cuentas de usuario de ese servidor.

Acciones recomendadas

Reinicie el controlador principal de dominio o promueva un controlador de reserva a controlador principal de dominio. Para obtener más detalles acerca de cómo promover los controladores de reserva, consulte la documentación de Windows NT Server.

Compruebe las conexiones y el cableado de su red

Compruebe el cableado de su red para asegurarse de que el segmento de Ethernet tenga el tipo de terminación correcto.


No se puede verificar que usted tiene privilegios de administrador o de operador de servidor y operador de cuenta para el
No se puede verificar que usted tiene privilegios de administrador o de operador de servidor y operador de cuenta para el dominio o servidor que ha seleccionado.

Razones posibles

Escribió incorrectamente el nombre de dominio o servidor.

No se está ejecutando el controlador principal de dominio.

Hay una interrupción en la conexión de la red entre este equipo y el controlador principal de dominio.

Su cable de red Ethernet no cuenta con el tipo de terminación correcto.

Acciones recomendadas

Compruebe su ortografía. Los nombres de servidor comienzan con dos barras diagonales inversas (\\).

Reinicie el controlador principal de dominio o promueva un controlador de reserva a controlador principal de dominio. Para obtener más detalles acerca de cómo promover controladores de reserva, consulte la documentación de Windows NT Server.

Compruebe las conexiones y el cableado de su red

Compruebe el cableado de su red para asegurarse de que el segmento de Ethernet tenga el tipo de terminación correcto.


Imposible listar la información de usuario en la base de datos maestra de cuentas de usuarios para el dominio o servidor que ha seleccionado.

Razones posibles

El controlador principal de dominio ya no está ejecutándose.

Hay una interrupción en la conexión de la red entre este equipo y el controlador principal de dominio.

Su cable de red Ethernet no cuenta con el tipo de terminación correcto.

Nota:	Si se enfoca en un dominio o servidor que está participando en la seguridad de dominio, entonces la información de seguridad de usuario se escribe en el controlador principal de dominio. Si se enfoca en un servidor independiente, la información de seguridad de usuario se escribe en el subsistema de cuentas de usuario de este servidor.

Acciones recomendadas

Reinicie el controlador principal de dominio o promueva un controlador de reserva a las de un controlador principal de dominio.

Compruebe las conexiones y el cableado de su red.

Compruebe el cableado de su red para asegurarse de que el segmento de Ethernet tenga el tipo de terminación correcto.


Estadísticas del puerto

Bytes de entrada

El número de bytes recibidos por el dispositivo antes de haberlos descomprimido.

Bytes de salida

El número de bytes enviados por el dispositivo antes de haberlos descomprimido.